0 2 4 6 8 10 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Mean CFC values for theta

0 2 4 6 8 10

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

Mean CFC values for Theta & slow Gamma

0 2 4 6 8 10

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

Mean CFC values for Theta & fast Gamma

0 2 4 6 8 10

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

Mean CFC values for Theta & v. fast Gamma