0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 spike/ch/sec: all/theta

2 4 6 8 10 6 8 10

2 4 6 8 10 -40 -20 0

0 5 10 15 20 0

0.5

1

2 4 6 8 10 6 8 10

2 4 6 8 10 2 4 6

2 4 6 8 10 5 10 15 20

0 2 4 6 8 10

-200

0

200