0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.56 0.000

-12.0 0.173

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.349 1.387

7.712 0.418

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.61 2.568

8.447 0.422

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.4 0.013

138.7 0.159