0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.66 1.938

167.0 0.224

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.59 1.287

1.082 0.300

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.91 1.689

-14.1 0.283

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.31 0.007

177.2 0.185 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.46 3.929

164.1 0.217

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.39 6.607

-5.95 0.254