0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

2.530 2.416

155.6 0.387

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

4.248 2.447

141.8 0.135

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.850 3.640

158.9 0.340