0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

27.02 1.595

-179. 0.144

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

4.758 3.270

133.0 0.115 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.8 0.027

-114. 0.166

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.760 3.410

-17.0 0.188

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

3.330 6.056

37.37 0.162

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

27.58 2.637

101.1 0.140