1 2 3 4 50 100 150

Individual sessions

Time (minutes)

Length of each session

1.5 2 2.5 3 3.5 4 10 20 30 40 50 60

Individual sessions

Count

No of SWS periods detected

1 2 3 4 0 20 40 60 80

Individual sessions

Length of detected SWS periods

1 2 3 4 0

50

100

Individual sessions percent

SWS periods length as a percent of total session length

1 2 3 4 0 100 200 300 400

Individual sessions

Time (seconds)

Mean Length of each detected SWS period