0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.579 3.648

66.38 0.112

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.9 1.444

-173. 0.372 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.16 0.003

-167. 0.200