2 4 6 8 10 4

6

8

10

12

Distance along the LA (mm)

Frequency (hz)

Theta: Freq. at Peak Power as a FOD

2 4 6 8 10 70 80 90 100 110 120 130 140

Distance along the LA (mm)

PSD (dB)

Theta: Peak Power as a FOD

2 4 6 8 10 70 80 90 100 110 120 130 140

Distance along the LA (mm)

Mean Theta Power b/t +/- 1 Hz of Peak Power as a FOD