25 50 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

1.302 0 25 50 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

1.003 0.01 250 500 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

6.661 0 10 20 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.5 0

25 50 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.97 0.02 5 10 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.25 0.01 50 100 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

3.499 0 50 100 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

3.583 0

250 500 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

16.06 0 5 10 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.34 0.03 10 20 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

1.499 0

250 500 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

36.23 0 5 10 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.2 0.04

100 200 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

4.614 0 500 1000 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

29.01 0 50 100 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

2.806 0