250 500 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

7.580 0 5 10 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.08 0.02 250 500 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

5.233 0 500 1000 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

13.93 0.01 500 1000 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

11.49 0

25 50 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.46 0 500 1000 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

13.77 0 100 200 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

12.18 0 100 200 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

7.603 0 25 50 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

2.393 0

50 100 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

7.971 0.02 250 500 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

27.38 0 50 100 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

1.295 0