0.025

0.05 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

1.296 5.683

25.24 0.152

0.025

0.05 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

1.006 0.011

12.85 0.096

0.025

0.05 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

6.641 1.181

18.75 0.346

0.05 0.1 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.23 9.290

179.1 0.450

0.05 0.1 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.14 0.012

16.13 0.252

0.05 0.1 30

210

60

240

90

270

120

300

150

330 180 0

0.65 8.446

126.3 0.684