0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.5 1.074

18.40 0.413

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.97 0.013

3.910 0.119

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.25 0.004

152.4 0.261 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

3.483 5.311

39.44 0.095

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

3.635 2.306

-5.53 0.107

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

16.08 7.840

37.45 0.223 0.1 0.2 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.33 2.546

3.852 0.816 0.1 0.2 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

2.266 1.333

177.7 0.860

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

2.289 1.269

1.258 0.805