0.1 0.2 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.34 0.034

-64.3 0.327

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.499 4.920

168.3 0.296 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

36.23 5.937

64.55 0.163

0.05 0.1 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.39 3.365

170.0 0.576

0.25 0.5 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.04 0.020

113.1 0.922 0.1 0.2 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.15 0.001

158.3 0.657