25 50 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

1.798 0 25 50 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

1.768 0

250 500 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

19.91 0.01 50 100 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

3.203 0 100 200 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

8.523 0

250 500 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

31.01 0 10 20 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

0.11 0 250 500 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

1.644 0 250 500 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

3.504 0 2500

5000 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

22.85 0

1000

2000 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

20.15 0 1000

2000 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

22.10 0 2500

5000 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

36.24 0 250 500 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

2.559 0 250 500 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

7.160 0

500 1000 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

10.96 0 500 1000 30 210 60

240

90

270

120

300 150 330 180 0

15.34 0