0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.105 8.470

17.34 0.180

0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

1.394 9.157

114.0 0.296 0.025

0.05 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.77 2.649

115.9 0.123

0.1 0.2 30 210

60

240

90

270

120

300

150 330 180 0

0.32 3.414

125.7 0.811