10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

1

2

3

4

5

6

7

8

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

25

30

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

25

30

35

40

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

14

16

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

25

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

25

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

25

30

35

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

5

10

15

20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

1

2

3

4

5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

14

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

20

40

60

80

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

1

2

3

4

5

6

7

8

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

2

4

6

8

10

12

14

16

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5