6run max54.07 correct non right 1st half

6run max77.77 right 2nd half error non

4run max73.88 correct stim

3run max67.16

2run max97.19 error stim

1run max111.2

6run max66.92 left 1st half

6run max74.83 left 2nd half

4run max80.48

4run max81.41

1run max84.41

YutaMouse33-150223--unit11--EightMaze--Summary

1run max81