6run max14.2 correct non right 1st half

6run max24.71 right 2nd half error non

4run max30.56 correct stim

3run max21.84

2run max32.89 error stim

1run max58.92

6run max4.14 left 1st half

6run max4.69 left 2nd half

4run max19.04

4run max8.07

1run max4.77

YutaMouse33-150223--unit31--EightMaze--Summary

1run max58.7