6run max105.32 correct non right 1st half

6run max105.67 right 2nd half error non

4run max99.28 correct stim

3run max59.14

2run max102.1 error stim

1run max70.72

6run max99.37 left 1st half

6run max84.37 left 2nd half

4run max85.77

4run max65.31

1run max119.31

YutaMouse33-150223--unit34--EightMaze--Summary

1run max107.02