6run max23.73 correct non right 1st half

6run max41.27 right 2nd half error non

4run max23.37 correct stim

3run max30.4

2run max22.4 error stim

1run max29.81

6run max41.95 left 1st half

6run max55.85 left 2nd half

4run max46.19

4run max63.27

1run max48.09

YutaMouse33-150223--unit56--EightMaze--Summary

1run max57.35