6run max13.87 correct non right 1st half

6run max14.84 right 2nd half error non

4run max16.44 correct stim

3run max14.77

2run max16.03 error stim

1run max25.05

6run max13.24 left 1st half

6run max13.72 left 2nd half

4run max16.35

4run max15.34

1run max16.11

YutaMouse33-150223--unit59--EightMaze--Summary

1run max27.38