6run max16.16 correct non right 1st half

5run max10.41 right 2nd half

1run max9.32 error non

1run max35.87

4run max7.37 correct stim

3run max29.41

1run max4.62 error stim

1run max15.34

5run max37.73 left 1st half

5run max57.52 left 2nd half

1run max53.6 4run max44.09

4run max59.66

2run max42.64

YutaMouse33-150224--unit30--EightMaze--Summary

1run max63.51