6run max21.31 correct non right 1st half

5run max18.58 right 2nd half

1run max28.77 error non

1run max9.5

4run max18.02 correct stim

3run max12.09

1run max10.38 error stim

1run max25.08

5run max9.03 left 1st half

5run max14.54 left 2nd half

1run max18.33 4run max5.67

4run max4.78

2run max4.72

YutaMouse33-150224--unit40--EightMaze--Summary

1run max3.64