6run max27.64 correct non right 1st half

5run max47.03 right 2nd half

1run max36.28 error non

1run max51.06

4run max39.2 correct stim

3run max60.84

1run max41.55 error stim

1run max70.59

5run max26.8 left 1st half

5run max38.88 left 2nd half

1run max51.24 4run max35.55

4run max49.59

2run max32.62

YutaMouse33-150224--unit42--EightMaze--Summary

1run max72.35