6run max44.67 correct non right 1st half

5run max39.69 right 2nd half

1run max42.34 error non

1run max56.55

4run max58.51 correct stim

3run max56.69

1run max54.78 error stim

1run max77.19

5run max34.4 left 1st half

5run max42.07 left 2nd half

1run max52.53 4run max39.35

4run max47.38

2run max44.46

YutaMouse33-150224--unit9--EightMaze--Summary

1run max61.15