pre during post

1 2 3 burst number

0

500

1000

1500

pre during post

1 2 3 mean burst duration

0

0.01

0.02

0.03

0.04

DG_all_3b--YutaMouse42-151110--CA3burst-stats

pre during post

1 2 3 mean burst maxvalue

0

0.05

0.1

0.15

0.2