-1 -0.5 0 0.5 1

1

0

20

40

60

80

2

0 10 20 30 40 50 60 1

Time (s)

-1 -0.5 0 0.5 1 0

50

100

150 2 DG_all_3b--YutaMouse42-151110--DS2-vs-CA3burst

time from DS2 [sec], 1:DS2 2:CA3burst

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4

CA3 burst occurence

0 10 20 30 40 50