-0.02 0 0.02 acg all

10 20 30 no light

0 0.5 1 0

50

100 1sec pulse to HPC

mazeA

max 9.3 stim mazeB

max 3.9 mazeA

max 5

max 5.7 non stim max 5.2

YutaMouse59-170216--unit22--shank3--meanFR0.64827--tplatency15--burstIdx3.9361--DS2amp0.37853--Summary

max 4.7