-0.02 0 0.02 acg all

10 20 30 no light

0 0.5 1 0 20 40 60 1sec pulse to HPC

mazeA

max 6 stim mazeB

max 17.4 mazeA

max 1.3

max 5.2 non stim max 11.1

YutaMouse59-170217--unit15--shank8--meanFR0.66396--tplatency15--burstIdx2.992--DS2amp0.49621--Summary

max 1.8