PC1 -5 0 5

PC2

-10

0

10 mahalabinos distance = 0.5*mean

PC1 -5 0 5

PC2

-10

0

10 mahalabinos distance = 1*mean

PC1 -5 0 5

PC2

-10

0

10 mahalabinos distance = 1.5*mean

PC1 -5 0 5

PC2

-10

0

10 mahalabinos distance = 2*mean

PC1 -5 0 5

PC2

-10

0

10 mahalabinos distance = 2.5*mean

PC1 -5 0 5

PC2

-10

0

10 mahalabinos distance = 3*mean

PC1 -5 0 5

PC2

-10

0

10 mahalabinos distance = 3.5*mean

mahal1

0 10 20 30 0

100

200

DG_all_7--WaveformGranuleVsMossy-final--mahalabinos-all-pc1-pc2-wsR-DS2amp

mahal2

0 10 20 30 0

100

200