PC1 -5 0 5 0 50 100 150

log mean FR

-5 0 5

DS2 amp

-2

0

2

second bump

-0.02 0 0.02

DS2 amp

-2

0

2

mean FR 0 5

DS2 amp

-2

0

2

awake FR 0 5

DS2 amp

-2

0

2

sws FR 0 5

DS2 amp

-2

0

2

log(wakeFR/swsFR)

-10 0 10

DS2 amp

-2

0

2

kurtosis

0 0.05 0.1

DS2 amp

-2

0

2

DG_all_7--WaveformGranuleVsMossy-final--parameters-all-pc1-pc2-wsR-DS2amp

kurtosis

0 0.05 0.1 log(wakeFR/sesFR)

-10 -5 0 5