-1.5 -1 -0.5 Specgram slope 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

4 5 6 7 Specgram intercept 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

-1.5 -1 -0.5 Specgram slope 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

4 5 6 7 Specgram intercept 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

-1.5 -1 -0.5 Specgram slope 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

5 5.5 6 6.5 7 Specgram intercept 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

-1.5 -1 -0.5 Specgram slope 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

4 5 6 7 Specgram intercept 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

-1.5 -1 -0.5 Specgram slope 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

5 5.5 6 6.5 7 Specgram intercept 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

-1.5 -1 -0.5 0 Specgram slope 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF

4 5 6 7 Specgram intercept 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

F(x)

Empirical CDF