stimmECStem0

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem0

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem0

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem0

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem6

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem6

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem6

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem6

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem12

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem12

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem12

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem12

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem18

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem18

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem18

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem18

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem24

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem24

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem24

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem24

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem30

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem30

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem30

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem30

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem36

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem36

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem36

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem36

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem42

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem42

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem42

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem42

100 200 300 400

50 100

Freqs stimmECStem48

100 200 300 400 500

50 100

Freqs basemECStem48

200 400 600

50 100

Freqs stimBothStem48

100 200 300 400

50 100

Freqs baseBothStem48

100 200 300 400

50 100

Freqs