STEM.returnB

0 90 180 270 360 Theta phase

50 100 150 200 250

Neuron ID

STEM.stemB

0 90 180 270 360 Theta phase

50 100 150 200 250

Neuron ID

STEM.delayB

0 90 180 270 360 Theta phase

50 100 150 200 250

Neuron ID

STEM.returnS

0 90 180 270 360 Theta phase

50 100 150 200 250

Neuron ID

STEM.stemS

0 90 180 270 360 Theta phase

50 100 150 200 250

Neuron ID

STEM.delayS

0 90 180 270 360 Theta phase

50 100 150 200 250

Neuron ID

RETURN.returnB

0 90 180 270 360 Theta phase

20 40 60 80 100

Neuron ID

RETURN.stemB

0 90 180 270 360 Theta phase

20 40 60 80 100

Neuron ID

RETURN.delayB

0 90 180 270 360 Theta phase

20 40 60 80 100

Neuron ID

RETURN.returnS

0 90 180 270 360 Theta phase

20 40 60 80 100

Neuron ID

RETURN.stemS

0 90 180 270 360 Theta phase

20 40 60 80 100

Neuron ID

RETURN.delayS

0 90 180 270 360 Theta phase

20 40 60 80 100

Neuron ID