30 35 40 45 50 Amplitude 0

10

Channel Number

Theta PowerCA3

20 25 30 35 40 Amplitude 0

10

Channel Number

Gamma PowerCA3

30 35 40 45 50 Amplitude 0

10

Channel Number

Theta PowermEC

20 25 30 35 40 Amplitude 0

10

Channel Number

Gamma PowermEC

30 35 40 45 50 Amplitude 0

10

Channel Number

Theta PowerBoth

20 25 30 35 40 Amplitude 0

10

Channel Number

Gamma PowerBoth