stimCA1Return9

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Return9

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs stimmECReturn9

100 200 300

20 40 60 80 100

Freqs basemECReturn9

100 200 300 400

20 40 60 80 100

Freqs stimCA1Return23

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Return23

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs stimmECReturn23

100 200 300

20 40 60 80 100

Freqs basemECReturn23

100 200 300 400

20 40 60 80 100

Freqs stimCA1Return28

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Return28

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs stimmECReturn28

100 200 300

20 40 60 80 100

Freqs basemECReturn28

100 200 300 400

20 40 60 80 100

Freqs stimCA1Return2

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Return2

200 400 600

20 40 60 80 100

Freqs stimmECReturn2

100 200 300

20 40 60 80 100

Freqs basemECReturn2

100 200 300 400

20 40 60 80 100

Freqs