stimCA1Stem25

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Stem25

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs stimBothStem25

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseBothStem25

200 400 600 800 1000

20 40 60 80 100

Freqs stimCA1Stem5

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Stem5

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs stimBothStem5

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseBothStem5

200 400 600 800 1000

20 40 60 80 100

Freqs stimCA1Stem62

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Stem62

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs stimBothStem62

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseBothStem62

200 400 600 800 1000

20 40 60 80 100

Freqs stimCA1Stem4

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseCA1Stem4

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs stimBothStem4

200 400 600 800

20 40 60 80 100

Freqs baseBothStem4

200 400 600 800 1000

20 40 60 80 100

Freqs