0 10^0

10^2 f (Hz)

0 500

10^0

10^2 f (Hz)

0 10^0

10^2 f (Hz)

0 2000

10^0

10^2 f (Hz)

0 500

10^0

10^2 f (Hz)

0 10^0

10^2 f (Hz)

0 10^0

10^2 f (Hz)

0 10^0

10^2 f (Hz)

0 10^0

10^2 f (Hz)

0 10^0

10^2 f (Hz)

0 2000

10^0

10^2 f (Hz)

0 10^0

10^2 f (Hz)