BaselineCA1/CA3

5 10 15 20 Frequency phase

100 200 300

Frequency amplitude

2 4 6 10^{-3} StimulationCA1/CA3

5 10 15 20 Frequency phase

100 200 300

Frequency amplitude

2 4 6 8 10^{-3}

BaselinemEC

5 10 15 20 Frequency phase

100 200 300

Frequency amplitude

1 2 3 4 5 10^{-3} StimulationmEC

5 10 15 20 Frequency phase

100 200 300

Frequency amplitude

2 4 6 8 10 10^{-4}

BaselineBoth

5 10 15 20 Frequency phase

100 200 300

Frequency amplitude

2 4 6 10^{-3} StimulationBoth

5 10 15 20 Frequency phase

100 200 300

Frequency amplitude

0.5 1 1.5 2 10^{-3}